Gel tắm nước hoa Svanor In The Gondola

GEL TẮM NƯỚC HOA SVANOR IN THE GONDOLA

SANG TRỌNG, NGỌT NGÀO, MẠNH MẼ

Lướt nhẹ trên chiếc gondola qua kênh đào Venice, gel tắm nước hoa “In the Gondola” mở ra một hành trình thơm ngát với sự pha trộn hoàn hảo của lô hội, táo, cam bergamot, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hồng, và gỗ tần bì, bên cạnh đó là sự bổ sung của pro-vitamin B5 để nuôi dưỡng làn da. “In the Gondola” không chỉ là một loại sữa tắm, mà còn là chìa khóa mở ra vẻ đẹp tinh tế và sự sang trọng, mang lại làn da mềm mại và hương thơm lưu luyến, suốt cả ngày dài.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

Panthenol (Pro-Vitamin B5): Giữ ẩm, làm dịu da và thúc đẩy quá trình lành vết thương, giúp da mềm mại và mịn màng

Aloe Barbadensis leaf extract (Chiết xuất lô hội): Dưỡng ẩm, làm dịu da và có khả năng chống viêm, giúp da ẩm mịn và phục hồi sau tổn thương.

Gluconodeltalactone: Chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp làm sáng da và cải thiện kết cấu da mà không gây kích ứng.

Niacinamide (Vitamin B3): Làm sáng da, giảm nám, chống viêm và cải thiện hàng rào bảo vệ da, giúp da mịn màng và đều màu hơn.

Sophora Flavescens Root Extract (Chiết xuất rễ Khổ sâm): Kháng viêm, làm sáng da và chống oxy hóa, giúp giảm nám và làm da sáng mịn.

Royal Jelly Extract (Chiết xuất sữa ong chúa): Dưỡng ẩm, chống lão hóa, và tái tạo da, giúp da mịn màng và khỏe mạnh.

Licorice Root Extract (Chiết xuất rể cây cam thảo): Giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của đốm nâu.

THÀNH PHẦN:

Water, Sodium Laureth Sulfate, Fragrance, Cocamide Methyl Mea, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Decyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Water, Disodium Edta, Citric Acid, Polyquaternium-7, Panthenol, Niacinamide, Gluconolactone, Butylene Glycol, Sodium Benzoate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Sophora Flavescens Root Extract,Royal Jelly Extract, Methylisothiazolinone, Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract, Platycladus Orientalis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Ci 42090, Ci 15985, Ci 16185, Ci 19140, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Làm ướt da. Cho một lượng sản phẩm vừa đủ ra lòng bàn tay hoặc bông tắm, thoa đều lên cơ thể, đặc biệt là những vùng da khô theo chuyển động tròn từ 2 đến 5 phút. Tắm sạch lại với nước.

The post Gel tắm nước hoa Svanor In The Gondola appeared first on Svanor.