Gel tắm nước hoa Svanor In The Rome

GEL TẮM NƯỚC HOA SVANOR IN THE ROME

QUYẾN RŨ, NỮ TÍNH, GỢI CẢM, HIỆN ĐẠI

“In the Rome” pha trộn hoàn hảo lô hội, hoa sao, hoa anh đào, và gỗ đàn hương, tạo nên một trải nghiệm tắm gội đẳng cấp, đưa bạn đến với vẻ đẹp quyến rũ của thành Rome với hương đầu thơm mát lành, dịu nhẹ của lô hội, mang lại cảm giác thư giãn sâu. Hương giữa ngọt ngào của hoa sao và hoa anh đào như khơi gợi một mùa xuân tươi mát. Hương cuối gỗ đàn hương ấm áp quyện cùng pro-vitamin B5 nuôi dưỡng sâu, để lại làn da mềm mại, mịn màng. “In the Rome” là sự lựa chọn lý tưởng để bạn tận hưởng từng giây phút thư giãn, khám phá sức sống và vẻ đẹp tráng lệ của Rome ngay trong chính ngôi nhà của mình.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

Panthenol (Pro-Vitamin B5): Giữ ẩm, làm dịu da và thúc đẩy quá trình lành vết thương, giúp da mềm mại và mịn màng

Aloe Barbadensis leaf extract (Chiết xuất lô hội): Dưỡng ẩm, làm dịu da và có khả năng chống viêm, giúp da ẩm mịn và phục hồi sau tổn thương.

Gluconodeltalactone: Chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp làm sáng da và cải thiện kết cấu da mà không gây kích ứng.

Niacinamide (Vitamin B3): Làm sáng da, giảm nám, chống viêm và cải thiện hàng rào bảo vệ da, giúp da mịn màng và đều màu hơn.

Sophora Flavescens Root Extract (Chiết xuất rễ Khổ sâm): Kháng viêm, làm sáng da và chống oxy hóa, giúp giảm nám và làm da sáng mịn.

Royal Jelly Extract (Chiết xuất sữa ong chúa): Dưỡng ẩm, chống lão hóa, và tái tạo da, giúp da mịn màng và khỏe mạnh.

Licorice Root Extract (Chiết xuất rể cây cam thảo): Giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của đốm nâu.

THÀNH PHẦN:

Water, Sodium Laureth Sulfate, Fragrance, Sodium Chloride, Cocamide Methyl Mea, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Decyl Glucoside, Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Water, Disodium Edta, Polyquaternium-7, Panthenol, Niacinamide, Gluconolactone, Butylene Glycol, Sodium Benzoate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, Ci 16035, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Sophora Flavescens Root Extract, Royal Jelly Extract, Methylisothiazolinone, Ci 19140, Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract, Platycladus Orientalis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Ci 42090, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Làm ướt da. Cho một lượng sản phẩm vừa đủ ra lòng bàn tay hoặc bông tắm, thoa đều lên cơ thể, đặc biệt là những vùng da khô theo chuyển động tròn từ 2 đến 5 phút. Tắm sạch lại với nước.

The post Gel tắm nước hoa Svanor In The Rome appeared first on Svanor.